Introduction
[Introduction]

WinFlash is a tool for updating Firmware of our company CD-R / RW drive.

Please check the model number of CD-R / RW drive of use, and choose the firmware corresponding to it correctly.

Since failure etc, may be caused in a drive or a medium when a different firmware is used, please be careful.

In addition, I ask of you so that updating may have you carry out alse as a visitor's own responsibility.

About every damage generated by renewal of WinFlash and Firmware, since our company cannot take responsibility, please approve.

The company name and the product name indicated by this help are the trademarks or registerd trademarks of each company.


System requirements
[System reqirements]

Host PC	: IBM compatible PC(Pentium MMX-166MHz or more)

Memory	: 32Mbytes required (64Mbytes recommended)

OS	: Windows95OSR2,Windows98,Windows98SE,WindowsMe,Windows2000

SCSI	: Adaptec SCSI host adapter AHA-2940xx(recommended)

ASPI	: Windows2000 - Driver made by SANYO(Sanscsi.dll)

  Others          - Adaptec ASPI manager software

Attention : This application must be run from an Administrator account with Windows2000.


Flash procedure by WinFlash
[Flash procedure by WinFlash]

(1)The selection of drive

   The kind of left screen is displayed when the WinFlash is activated.

   Then, the drives which are available for the Flashup by WinFlash are listed in the main screen's Drive Select Window.

   Select the drive to flash by clicking the drive in the Select Window.

   (The selected drive will be highlighted and its information will be displayed on the screen.)

   HID and TID in the window is displayed in drive letter under Windows2000.

(2)The selection of firmware file

   Display the file reference dialog by clicking the "Browse..." button in the main screen.

   Then, select the firmware file to flash.

   The pass of the selected file will be displayed at the left side of "Brouse" button in the main screen when the right file is selected.

(3)The confirmation of the Flash drive and file

   After confirming the drive and file are selected correctly, click the "FlashExecute" button in the main screen.

   Reconfirm the selected drive and the file after the check dialog is displayed.(Refer to the left screen.)

   (To cancel, click the "NO" button.)

   Click the "Yes" button to start to flash on the selected file and drive.

   Then, the Flashup starts.

   HID and TID in the window is displayed in drive letter under Windows2000.

(4)During the Flashup execution

   During the Flashup execution, progress bar is displayed.

   Progress bar is not displayed with Windows2000.

(5)The completion of confirmation

   The drive information before and after the Flashup is displayed when the Flashup is completed correctly.

   Confirm the Flashup is completed correctly. Then, click the "OK" button to return to main screen.

   With Windows2000, reboot confirmation window is displayed instead of this window. After Flashup completed successfully, please reboot your system.